<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}

\title{Tema VI Ejercicio III: Active Directory}
\author{Nicolás A. Ortega Froysa}

\begin{document}
\maketitle
\pagebreak
\tableofcontents
\pagebreak

\section{Configuración de Red}
\begin{figure}[!htb]
	\centering
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/00-administracion-de-servidor.png}
		\caption{Administracion de servidor.}
		\label{fig:administracion-de-servidor}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/01-cambiar-propiedades-del-sistema.png}
		\caption{Cambiar propiedades del sistema.}
		\label{fig:cambiar-propiedades-del-sistema}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/02-descripcion.png}
		\caption{Descripcion del equipo.}
		\label{fig:descripcion}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/03-cambiar-nombre.png}
		\caption{Cambiar nombre.}
		\label{fig:cambiar-nombre}
	\end{subfigure}
	\caption{Configuración de la red.}
\end{figure}

Para esta práctica, nuestro objetivo es la creación de un servicio LDAP de
Active Directory de Microsoft en un equipo de Windows Server 2008. Mas, antes de
hacer nada de esto, será necesario configurar primero la red, y en particular el
nombre de nuestro equipo. Para hacer eso lo primero que nos hará falta es abrir
el &lt;&lt;Administrador del Servidor&gt;&gt;, que se encuentra en el menú de &lt;&lt;Herramientas
administrativas&gt;&gt; de nuestro equipo (figura
\ref{fig:administracion-de-servidor}). Al abrir esto, queremos abrir las
propiedades del sistema, dándole a &lt;&lt;Cambiar propiedades del sistema&gt;&gt; que
aparece en la sección de &lt;&lt;Resumen de servidores $\rightarrow$ Información del
equipo&gt;&gt; (figura \ref{fig:cambiar-propiedades-del-sistema}).

Al abrir esto, nos mostrará una primera ventana donde podemos ver (y editar) la
descripción de nuestro equipo (figura \ref{fig:descripcion}). ¡Atención! Es la
descripción, no el nombre del equipo en sí. Para editar el nombre, hemos de
darle al botón que dice &lt;&lt;Cambiar...&gt;&gt;. Esto nos abrirá otra ventana nueva donde
podamos cambiar realmente el nombre de nuestro equipo (figura
\ref{fig:cambiar-nombre}). Al cambiarlo, podemos pulsar el botón de &lt;&lt;Aceptar&gt;&gt;
y nos guardará el nuevo nombre del equipo.

\section{Instalación de Active Directory}
\begin{figure}[!htb]
	\centering
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/04-seleccion-de-active-directory.png}
		\caption{Seleccion de active directory.}
		\label{fig:seleccion-de-active-directory}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/05-instalacion.png}
		\caption{Instalacion.}
		\label{fig:instalacion}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/06-instalacion-correcta.png}
		\caption{Instalacion correcta.}
		\label{fig:instalacion-correcta}
	\end{subfigure}
	\caption{Instalación de Active Directory}
\end{figure}

Ahora nos toca instalar Active Directory. Para esto, volvemos a las tareas de
configuración inicial, y le damos a &lt;&lt;Agregar funciones&gt;&gt;. Esto nos abrirá una
nueva ventana donde podemos empezar a configurar nuevos servicios (figura
\ref{fig:seleccion-de-active-directory}). Elegiremos &lt;&lt;Servicios de dominio de
Active Directory&gt;&gt;, y continuaremos. Nos informará de algunas notas que puedan
ser importantes, en nuestro caso de posible necesidad de reiniciar la máquina
después de la instalación para poder empezar a usar Active Directory (figura
\ref{fig:instalacion}). Le damos a &lt;&lt;Instalar&gt;&gt;. Al finalizar la instalación nos
mostrará los resultados (figura \ref{fig:instalacion-correcta}), indicando si se
ha instalado correctamente o no.

Como indicaba antes la información que nos mostró el instalador, hemos de
reiniciar la máquina para empezar a configurar Active Directory y usar sus
servicios.

\section{Configuración de Active Directory}
\begin{figure}[!htb]
	\centering
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/07-correr-dcpromo.png}
		\caption{Correr {\tt dcpromo}.}
		\label{fig:correr-dcpromo}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/08-modo-avanzado.png}
		\caption{Modo avanzado.}
		\label{fig:modo-avanzado}
	\end{subfigure}
	\caption{Abriendo configuración de Active Directory.}
\end{figure}

Ya reiniciada la máquina, podemos empezar el proceso de configurar un nuevo
dominio con Active Directory. Para hacer esto hemos de correr el programa {\tt
dcpromo}. Esto se puede hacer abriendo el programa &lt;&lt;Ejecutar&gt;&gt; que sirve para
correr programas de sistema. Esto nos abrirá una ventana con un campo vacío
donde ponemos el nombre del programa que queremos ejecutar, &lt;&lt;dcpromo&gt;&gt; y damos
a &lt;&lt;Aceptar&gt;&gt; (figura \ref{fig:correr-dcpromo}). Esto nos abrirá una nueva
ventana que será el &lt;&lt;Asistente para la instalación de los Servicios de dominio
de Active&gt;&gt; (figura \ref{fig:modo-avanzado}). Aquí, antes de continuar, hemos de
habilitar el modo avanzado pulsando la caja donde pone &lt;&lt;Usar la instalación en
modo avanzado&gt;&gt;. Entonces podemos pulsar &lt;&lt;Siguiente&gt;&gt;.

\begin{figure}[!htb]
	\centering
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.8\linewidth]{imgs/09-crear-dominio-nuevo.png}
		\caption{Crear dominio nuevo.}
		\label{fig:crear-dominio-nuevo}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.8\linewidth]{imgs/10-definir-fqdn.png}
		\caption{Definir FQDN.}
		\label{fig:definir-fqdn}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.8\linewidth]{imgs/11-nombre-netbios.png}
		\caption{Nombre NetBIOS.}
		\label{fig:nombre-netbios}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.8\linewidth]{imgs/12-seleccionar-windows-28k.png}
		\caption{Nivel funcional Windows Server 2008.}
		\label{fig:seleccionar-windows-2k8}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.8\linewidth]{imgs/13-seleccion-opciones.png}
		\caption{Seleccion opciones.}
		\label{fig:seleccion-opciones}
	\end{subfigure}
	\caption{Definición de dominios.}
\end{figure}

Lo primero que nos preguntará es si estamos tratando con un bosque existente, o
queremos crear un nuevo dominio en un bosque nuevo (figura
\ref{fig:crear-dominio-nuevo}). En nuestro caso, aún no hemos configurado ningún
bosque, así que seleccionamos la segunda opción. Después podremos definir el
{\em Fully Qualified Domain Name} (FQDN) de nuestro servidor. Considerando que
esto será de una red local, vamos a usar la TLD {\tt .local}, aunque sería
también lícito (como indica el ejemplo) usar una TLD global como {\tt .com} ó
{\tt .org}.

A continuación definiremos el nombre NetBIOS del dominio (figura
\ref{fig:nombre-netbios}). Esto se hace por compatibilidad hacia atrás con
versiones anteriores de Windows. En nuestro caso usaremos el mismo dominio
definido anteriormente sin {\tt .local} al final.

Después seleccionamos el nivel funcional del bosque (figura
\ref{fig:seleccionar-windows-2k8}) que como indica la imagen, será &lt;&lt;Windows
Server 2008&gt;&gt;. Esto determina la versión que estamos tratando, que puede
dificultar compatibilidad con servidores anteriores dentro de una misma red.

Finalmente en la pantalla siguiente, seleccionamos opciones adicionales (figura
\ref{fig:seleccion-opciones}). La única opción que tenemos (y podemos) habilitar
es &lt;&lt;Servidor DNS&gt;&gt;. Con esto, ya podemos proceder pulsando a &lt;&lt;Siguiente&gt;&gt;.

\begin{figure}[!htb]
	\centering
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/14-asignacion-ip.png}
		\caption{Aviso de asignación de direcciones IP.}
		\label{fig:asignacion-ip}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.8\linewidth]{imgs/15-apagar-ipv6.png}
		\caption{Apagar IPv6.}
		\label{fig:apagar-ipv6}
	\end{subfigure}
	\caption{Deshabilitar IPv6.}
\end{figure}

Cuando le damos a &lt;&lt;Siguiente&gt;&gt;, nos avisará de que aún no hemos configurado las
direcciones IP (figura \ref{fig:asignacion-ip}). Esto hemos de hacerlo como en
la actividad I de este tema (que queda documentado allí). Mas lo imprescindible
es configurar las direcciones IPv4 y, sobre todo, deshabilitar las direcciones
IPv6 que no las vamos a usar (figura \ref{fig:apagar-ipv6}).

\begin{figure}[!htb]
	\centering
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/16-base-de-datos.png}
		\caption{Base de datos.}
		\label{fig:base-de-datos}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/17-configurando.png}
		\caption{Proceso de configuración.}
		\label{fig:configurando}
	\end{subfigure}
	\hfill
	\begin{subfigure}[tb]{0.45\textwidth}
		\centering
		\includegraphics[width=0.95\linewidth]{imgs/18-finalizacion.png}
		\caption{Configuración completa.}
		\label{fig:finalizacion}
	\end{subfigure}
	\caption{Finalización de configuración.}
\end{figure}

La última cosa que hemos de configurar es la ubicación de las carpetas de: la
base de datos, los archivos de registro, y {\tt SYSVOL} (figura
\ref{fig:base-de-datos}). Esto lo vamos a dejar con sus valores predefinidos, de
tal modo que se encontrarán en:

\begin{itemize}
	\item Carpeta de la base de datos: {\tt
		C:\textbackslash{}Windows\textbackslash{}NTDS}
	\item Carpeta de archivos de registro: {\tt
		C:\textbackslash{}Windows\textbackslash{}NTDS}
	\item Carpeta SYSVOL: {\tt C:\textbackslash{}Windows\textbackslash{}SYSVOL}
\end{itemize}

Continuando a la siguiente pantalla, ya empezará el proceso de configuración
(figura \ref{fig:configurando}). Este proceso puede tardar un tiempo, y tan sólo
nos permite las opciones de cancelar, o seleccionar que se reinicie nuestra
máquina automáticamente al completar la configuración. No seleccionaremos
ninguna de las dos opciones. Al terminar nos mostrará una última pantalla
describiendo lo que se ha hecho (figura \ref{fig:finalizacion}). Tan sólo nos
hace falta reiniciar la máquina para poner en efecto lo que hemos configurado.

\pagebreak

\section{Conclusión}
Realmente la configuración de Active Directory en Windows Server 2008 es un poco
complicado. Requiere de muchos menús y botones que no son fáciles de encontrar.
Comparado con editar un simple archivo de configuración, el proceso de hacer lo
mismo en Win2k8 se hace eterno y difícil de documentar incluso. Generalmente
intentaría evitar el uso de Active Directory.

\pagebreak

\section{Derechos de Autor y Licencia}

\noindent
Copyright \copyright\ \the\year\ Nicolás A. Ortega Froysa &lt;nicolas@ortegas.org&gt;
\\
Este documento se distribuye bajo los términos y condiciones de la licencia
Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International.

\end{document}
</pre></body></html>